MEMORIA ANUAL DE

ACTIVIDADES

2014

Avda. Monforte de Lemos, 5 28029 Madrid - España

Telf.: +34 91 822 21 03 Fax: +34 91 822 21 12 www.comitedebioetica.es

2

ÍNDICE

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA

MIEMBROS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PRINCIPALES ACUERDOS TOMADOS POR EL CBE EN EL AÑO

2014

REUNIONES DEL PLENO DEL COMITÉ

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E

INTERNACIONALES

DOCUMENTOS APROBADOS EN EL AÑO 2014

TRABAJOS EN CURSO

DOCUMENTOS PUBLICADOS

PRIMER MANDATO (2008-2012)

SEGUNDO MANDATO (2013-)

MEMORIA ANUAL

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA 2014

3

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE

ESPAÑA

La Ley 14/2007, de 3 de julio de Investigación Biomédica dedica el Título VII a la

creación del Comité de Bioética de España como órgano colegiado, independiente y de

carácter consultivo, sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales

de la Biomedicina y Ciencias de la Salud (art. 77).

MIEMBROS

Mª Teresa López López

Doctora en Ciencias Económicas, dirige la Cátedra Extraordinaria de

Políticas de Familia en la Universidad Complutense-AFA. Es

también profesora titular de Economía Aplicada (Hacienda Pública)

en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM,

de la que fue Decana entre 1998 y 2003. Ha sido profesora en el

Master de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos y es experta en

Presidenta

políticas sociales y familia y en economía de la seguridad social.

Como resultado de sus investigaciones ha publicado numerosos

libros y artículos. Ha sido Vicepresidenta de la Fundación Acción

Familiar. En 2004 le fue concedida la Medalla de Honor de la

Universidad Complutense de Madrid.

Federico De Montalvo Jääskeläinen

Doctor en Derecho y Profesor Propio Adjunto de Derecho

constitucional de la Facultad de Derecho (ICADE) de la

Universidad Pontificia Comillas. Ha impartido docencia también en

la Universidad Complutense, Carlos III y en la Universidad Rey

Juan Carlos de cuya Facultad de Ciencias de la Salud es Profesor

honorífico de Deontología profesional y legislación sanitaria. Es

Vicepresidente

vocal del Comité de Ética Asistencial del Hospital U Doce de

Octubre y del CEIC-R de la Comunidad de Madrid. Es miembro de

la Asociación de Juristas de la Salud y de la Junta Directiva de la

Sociedad Iberoamericana de Derecho Médico. Miembro de la

Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad

Pontificia Comillas. Ha publicado diversos libros y artículos de

Derecho constitucional y Derecho médico y Bioderecho. Participa

como docente en varios Másteres, cursos y conferencias sobre

Derecho médico y Bioderecho.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA 2014

4

Carlos Alonso Bedate

Es licenciado en Filosofía por la Facultad Pontificia de la

Universidad de Alcalá de Henares y en Teología por la Facultad

Pontificia de la Universidad de Granada. Master en Genética por la

Universidad de California. Licenciado en Biológicas por la

Universidad de Granada. Doctor en Ciencias por la Universidad de

Nijmegen y la de Granada. Profesor de Investigación Vinculado al

CSIC-UAM, Centro de Biología Molecular-Universidad Autónoma

Madrid. Ha participado en 14 proyectos convocatoria Nacional y en

tres proyectos UE, en 21 libros colectivos, 22 tesis doctorales

dirigidas y 200 trabajos científicos indexados. Monitor del ensayo

Internacional de vacunación contra malaria (Tanzania). Ethical

Adviser proyectos UE. Vocal CDBI (Consejo Europa).

Vicente Bellver Capella

Doctor en Derecho y Profesor Titular de Filosofía del Derecho y

Filosofía Política en la Universitat de València. Ha sido Magistrado

Suplente de la Audiencia Provincial de Valencia, Director del Centro

de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en la

Comunidad Valenciana, Director General de Política Científica de la

Generalitat Valenciana y miembro del Comité Director de Bioética

del Consejo de Europa. En la actualidad es miembro del Consejo

Asesor de Bioética de la Comunidad Valenciana.

Fidel Cadena Serrano

Fiscal de la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo. Miembro de la

Comisión de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal de la

FGE en el año 2010. Miembro y Vocal del Tribunal de Ingreso en la

carrera judicial para juristas de reconocido prestigio durante dos años.

Vocal suplente de la Comisión Nacional de Regulación del ADN en

la investigación forense. Cruz distinguida de primera y segunda clase

al mérito jurídico de San Raimundo de Peñafort. Ha sido Profesor de

Derecho civil y Derecho penal en La UNED y Profesor Asociado de

Derecho penal en la Cátedra de Derecho penal de Zaragoza. Autor de

numerosas publicaciones sobre Derecho Penal.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA 2014

5

Manuel de los Reyes López

Es Doctor en Medicina y Magister en Bioética por la Universidad

Complutense de Madrid. Especialista en Cardiología con ejercicio

profesional asistencial en el Hospital Universitario de la Princesa

(Madrid). Miembro fundador, primer Presidente de la Asociación de

Bioética Fundamental y Clínica (1994-2005) y Socio de Honor de la

misma. Miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Bioética de la

Universidad Pontificia Comillas y profesor del Máster en Bioética

Sanitaria. Presidente del CEAS del H. La Princesa (Madrid).

Coordina la Comisión de Bioética de la Fundación Instituto San José,

Madrid (Orden Hospitalaria de SJD). Coordinador del documento

‘Marco Ético de la Sociedad Española de Cardiología’ (2006).

Coeditor de diversas publicaciones, destacando el tratado ‘Bioética y

Pediatría. Proyectos de vida plena’ (2010).

Pablo Ignacio Fernández Muñiz

Es médico, con la especialidad de Cirugía General y del Aparato

Digestivo, ejerciendo en la actualidad como Facultativo Especialista

de Área en el Hospital San Agustín (Avilés). Máster en Patología

Mamaria por la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro de la

Asociación Española de Cirujanos. Docente en la Universidad de

Oviedo. Máster en Bioética por las Universidades del País Vasco, de

Zaragoza, de La Laguna, de Las Palmas de Gran Canaria y Rovira i

Virgili. Fue presidente del Comité de Ética para la Atención Sanitaria

de Área del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Miembro

del Comité Asesor de Bioética del Principado de Asturias.

Nicolás Jouve de la Barreda

Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de

Madrid. Catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá. Fue

Presidente de la Sociedad Española de Genética (1990-1994). Tiene

más 200 publicaciones científicas la mayoría en revistas

internacionales de su especialidad. Ha dirigido 20 tesis doctorales. Es

autor de varios libros de Genética y Bioética. Fue responsable del

módulo científico del Curso de Bioética de la Cátedra UNESCO

dirigida por la Dra. M. Dolores Vila-Coro hasta 2010.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA 2014

6

Natalia López Moratalla

Dra. en Biología. Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular.

Presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica.

Autora de cerca de un centenar de publicaciones científicas

internacionales en áreas de Biomedicina. Autora de un centenar de

publicaciones y 10 libros en Bioética, Biología Teórica y

Comunicación Científica. Directora de los proyectos “Avances

Científicos de Relevancia Ética” (ACRE) y Social y del “Los secretos

de tu cerebro”.

César Nombela Cano

Es licenciado en Farmacia y Ciencias Químicas y doctor por la

Universidad de Salamanca. Catedrático de Microbiología de la

Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y

director de la Cátedra Extraordinaria de Genómica y Proteómica,

actualmente es rector de la Universidad Internacional Menéndez

Pelayo. Ha sido presidente del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (1996-2000) y del Comité Asesor de Ética en la

Investigación Científica y Tecnológica de la FECYT del Ministerio

de Ciencia y Tecnología (2002-2005). Desde 1998 hasta 2004 formó

parte del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO.

Carlos Romeo Casabona

Catedrático de Derecho Penal (UPV/EHU), Director de la Cátedra de

Derecho y Genoma Humano, Universidad de Deusto y UPV-EHU.

Doctor en Derecho, Diplomado en Criminología, doctor en Medicina

y seis doctorados honoris causa. Director de la Revista de Derecho y

Genoma Humano y de la Enciclopedia de Bioderecho y Bioética. Ha

impartido conferencias y cursos en 38 países. Es o ha sido miembro

del Comité de Bioética del Consejo de Europa, del Comité de Ética

de HUGO, de la Junta Asesora del Espacio Europeo de Investigación

de la CE y de la CNRHA, presidente del Comité de Ética de la

Investigación de Euskadi. Seis sexenios de investigación de CNEAI.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA 2014

7

Jose Miguel Serrano Ruiz-Calderón

Doctor en Derecho. Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la

Universidad Complutense de Madrid. Miembro vocal de la Comisión

de Garantías y de la Comisión Nacional de Reproducción Humana

Asistida. Investigador del Instituto de Derechos Humanos de la

UCM. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Bioética de

la Comunidad de Madrid. Ha publicado numerosos libros y artículos

en revistas especializadas sobre Bioética, Derechos Humanos,

Deontología Profesional y Ética de los Negocios. Especialmente ha

trabajado cuestiones relacionadas con la atención al final de la vida,

eutanasia y estatuto del embrión

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA 2014

8

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PRINCIPALES ACUERDOS TOMADOS POR EL CBE EN EL AÑO

2014

- Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del año 2013.

- Aprobación del Informe del Comité de Bioética de España sobre el

Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de

los Derechos de la Mujer Embarazada.

- Continuación de las actividades referentes a la elaboración de un informe sobre

el consejo genético prenatal.

- Aprobación del Informe del Comité de Bioética de España sobre el Proyecto de

Decreto por el que se regula la autorización para la constitución,

funcionamiento, organización y registro de los Biobancos en la Región de

Murcia.

- Asistencia de D. Carlos Alonso Bedate al Sexto encuentro del International

Dialogue on Bioethics del European Group on Ethics (EGE) en Bruselas en el

mes de octubre en representación del Comité de Bioética de España.

- Asistencia de D. Vicente Bellver Capella al XX NEC Forum de Roma en el mes

de noviembre en representación del Comité de Bioética de España.

- Se pone en marcha el procedimiento de renovación del Comité y se comunica a

las autoridades competentes.

REUNIONES DEL PLENO DEL COMITÉ

Durante el año 2014 se han llevado a cabo las siguientes reuniones plenarias del Comité

de Bioética de España:

 8 de Enero de 2014

 28 de Enero de 2014

 18 de Febrero de 2014

 25 de Marzo de 2014

 8 de Abril de 2014

 13 de Mayo de 2014

 24 de Junio de 2014

 2 de Septiembre de 2014

 25 de Noviembre de 2014

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA 2014

9

PARTICIPACIÓN

EN

EVENTOS

NACIONALES

E

INTERNACIONALES

Sexto encuentro del International Dialogue on Bioethics del European Group on

Ethics (EGE), celebrado en Bruselas, en el mes de octubre. La reunión llevó por título

La ética de la Participación Ciudadana y Salud. Se centró en la participación del público

en la producción de conocimiento y la innovación en relación con las políticas de salud,

la tecnología y la práctica, que se trató desde el contexto africano, asiático, americano y

europeo (no-EU), así como las perspectivas de organizaciones internacionales.

Se acordó que D. Carlos Alonso Bedate asistiera como representante del CBE.

20th NEC Forum, celebrado en Roma, Italia, en el mes de noviembre. Los temas

abordados fueron los siguientes:

- La importancia de la colaboración internacional en Bioética

- Dictamen del EGE sobre Tecnologías de Seguridad y Vigilancia

- Aspectos éticos y legales en relación con Datos Biológicos y de la Salud,

incluyendo el nuevo Reglamento de Protección de Datos, biobancos pediátricos

y nuevos retos en los datos personales y muestras biológicas.

- Desafíos éticos en la Cultura de la Investigación e Integridad de la Investigación

- Ética y neurociencias

- Actualización de las actividades europeas

- Introducción a los Grupos de Trabajo del NEC: Ciudadanía y Ciencia, Ética en

la Educación y la prestación de asistencia sanitaria y Robótica.

Se acordó que D. Vicente Bellver Capella asistiera como representante del CBE.

V Jornadas de Aspectos Éticos de la investigación biomédica, organizadas desde el

Comité de Ética de la Investigación y de Bienestar Animal del Instituto de Salud Carlos

III, celebradas en Madrid, en el mes de noviembre.

En ellas se trataron aspectos referentes al manejo de la información, incluyendo el uso

de la información clínica en investigación, así como de la evaluación ética en general.

En relación a las mesas redondas se eligieron aspectos de máximo interés, incluyendo

los retos que plantea para investigación el nuevo reglamento europeo de protección de

datos de carácter personal, la utilización de bases de datos, las buenas prácticas en el manejo de la información, la nueva normativa regulatoria de los Comités de Ética de la

Investigación, aspectos de la actividad de los biobancos y los aspectos éticos de la

medicina personalizada.

Al Congreso asistió, como ponente, D. Carlos Alonso Bedate, como miembro del CBE.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA 2014

10

DOCUMENTOS APROBADOS EN 2014

Informe del Comité de Bioética de España sobre el

Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida

del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada

El documento desarrolla las diferentes cuestiones ético-legales que

suscita el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la

Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada.

En el informe se abordan contenido y oportunidad del

Anteproyecto desde consideraciones bioéticas, legales y científicas

y se abstiene de realizar consideraciones generales sobre el aborto.

El informe incorpora además una valoración del articulado del

Anteproyecto.

Informe del Comité de Bioética de España sobre el Proyecto de

Decreto por el que se regula la autorización para la

constitución, funcionamiento, organización y registro de los

Biobancos en la Región de Murcia.

El documento desarrolla las diferentes cuestiones ético-legales que

suscita el Proyecto de Decreto por el que se regula la autorización

para la constitución, funcionamiento, organización y registro de los

Biobancos en la Región de Murcia, tras la solicitud de la

Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia.

TRABAJOS EN CURSO

En el año 2014 se continuaron actividades referentes a los siguientes temas:

1) Consejo Genético Prenatal.

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA 2014

11

DOCUMENTOS PUBLICADOS

PRIMER MANDATO (2008-2012)

Opinión del Comité de Bioética de España a propósito de la

Interrupción voluntaria del embarazo en el Proyecto de Ley

Orgánica

7 de Octubre de 2009

Recomendaciones para la implantación de Buenas Prácticas

Científicas en España

12 de abril de 2010

Opinión del Comité de Bioética de España sobre la objeción de

conciencia en sanidad

13 de Octubre de 2011

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA 2014

12

La biología sintética

Informe conjunto del Comité de Bioética de España y del

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida de Portugal

24 de Octubre de 2011

Los Bancos de Sangre y Tejido del Cordón Umbilical y

Placenta

Informe conjunto del Comité de Bioética de España y del

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida de Portugal

31 de Octubre de 2012

SEGUNDO MANDATO (2013-)

Informe del Comité de Bioética de España sobre el Proyecto de

Real Decreto de Ensayos Clínicos

23 de Julio de 2013

Declaración sobre la atención al final de la vida

23 de Julio de 2013

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA 2014

13

Informe del Comité de Bioética de España sobre el

Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida

del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada

13 de Mayo de 2014

Informe del Comité de Bioética de España sobre el Proyecto de

Decreto por el que se regula la autorización para la

constitución, funcionamiento, organización y registro de los

Biobancos en la Región de Murcia.

2 de Septiembre de 2014

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA 2014

14

MEMORIA ANUAL

Memoria Anual de Actividades 2009

Memoria Anual de Actividades 2010

Memoria Anual de Actividades 2011

Memoria Anual de Actividades 2012

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA 2014

15

Memoria Anual de Actividades 2013

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA 2014

Table of Contents

MIEMBROS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

PRINCIPALES ACUERDOS TOMADOS POR EL CBE EN EL AÑO

DOCUMENTOS PUBLICADOS

SEGUNDO MANDATO (2013-)