CBE Nota Prensa
Author: CBE; a
Date: 0101-01-01T00:00:00+00:00

NOTA DE PRENSA

Adhesión del Comité de Bioética de España a la Declaración

“Ética y responsabilidad en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”.

El Comité de Bioética de España ha expresado en el día de hoy su adhesión a la

Declaración presentada en la ciudad de Zaragoza bajo el título de “Ética y responsabilidad
en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. Dicha Declaración surge de una
iniciativa del Comité de Bioética de Aragón a la que se invitó a participar al Comité de

Bioética de España y a los demás Comités de Bioética autonómicos y órganos similares
existentes en las diferentes Comunidades Autónomas. La Declaración ha sido redactada en
el marco de un grupo de trabajo integrado por diferentes miembros de los distintos Comités
autonómicos y del Comité de Bioética de España, habiendo sido el texto final sometido a su
revisión por todos los miembros de este Comité nacional que han mostrado su apoyo al
mismo.

La citada Declaración pretende contribuir a la reflexión pública sobre la sostenibilidad del

Sistema Nacional de Salud a partir de los valores éticos que deben impulsar la
responsabilidad de todos los agentes implicados en su desarrollo. Dicha reflexión debe
efectuarse tanto a nivel autonómico como nacional, lo que creemos que justifica la
participación en la misma de Comités de diferente naturaleza y competencias.

El Comité de Bioética de España quiere mostrar su agradecimiento al Comité de Bioética de

Aragón por tal iniciativa y expresar su firme deseo de que la misma sirva para abrir en el
futuro próximo un marco permanente de coordinación, cooperación, diálogo e interrelación
entre el Comité de Bioética de España y los Comités de Bioética autonómicos existentes.

Tal marco puede ayudar, en primer lugar, a promover la constitución de Comités de Bioética
autonómicos en aquellas Comunidades Autónomas en las que aún no existen. En segundo
lugar, a compartir experiencias e inquietudes entre los diferentes Comités con pleno respeto
a su ámbito territorial de competencias y para trabajar conjuntamente a favor de una

Bioética que facilite una coordinación y vertebración de los conflictos e intereses en un
campo tan complejo como aquél y en el que la protección de la dignidad humana constituye
su principal fundamento. Esperamos que a partir de ahora pueda abrirse dicho camino, lo
que este Comité se dispone a apoyar plenamente en cumplimiento, además, de la función
que le atribuye el artículo 78.3 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica,
en el que se dispone que colaborará con otros comités estatales y autonómicos que tengan
funciones asesoras sobre las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias
de la Salud y fomentará la comunicación entre ellos, sin perjuicio de sus competencias
respectivas.

Madrid, 16 de noviembre de 2016.

Comité de Bioética de España

Avda. Monforte de Lemos, 5 28029 Madrid - España

Telf.: +34 91 822 21 03 Fax: +34 91 822 21 12
www.comitedebioetica.es